;	'Ghostscript Interpreter DLL'
LIBRARY                GSDLLARM32METRO
EXPORTS	
                DllEntryPoint
                DllMain
                gsdll_revision                @1
                gsdll_init                @2
                gsdll_execute_begin	@3
                gsdll_execute_cont	@4
                gsdll_execute_end	@5
                gsdll_exit                @6
                gsdll_init_with_encoding
                gsdll_initA
                gsdll_initW
                gsapi_revision
                gsapi_new_instance
                gsapi_delete_instance
                gsapi_init_with_args
                gsapi_init_with_argsA
                gsapi_init_with_argsW
                gsapi_run_string_begin
                gsapi_run_string_continue
                gsapi_run_string_end
                gsapi_run_string_with_length
                gsapi_run_string
                gsapi_run_file
                gsapi_exit
                gsapi_set_stdio
                gsapi_set_stdio_with_handle
                gsapi_set_poll
                gsapi_set_poll_with_handle
                gsapi_set_display_callback
                gsapi_register_callout
                gsapi_deregister_callout
                gsapi_set_arg_encoding
                gsapi_set_default_device_list
                gsapi_get_default_device_list
                gsapi_set_param
                gsapi_add_control_path
                gsapi_remove_control_path
                gsapi_purge_control_paths
                gsapi_activate_path_control
                gsapi_is_path_control_active
                gsapi_add_fs
                gsapi_remove_fs
                gsapi_set_param
                gsapi_get_param
                gsapi_enumerate_params
