LIBRARY GSDLL2 INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION	'Ghostscript DLL'
DATA MULTIPLE NONSHARED
EXPORTS
   gsapi_revision
   gsapi_new_instance
   gsapi_delete_instance
   gsapi_init_with_args
   gsapi_run_string_begin
   gsapi_run_string_continue
   gsapi_run_string_end
   gsapi_run_string_with_length
   gsapi_run_string
   gsapi_run_file
   gsapi_exit
   gsapi_set_stdio
   gsapi_set_stdio_with_handle
   gsapi_set_poll
   gsapi_set_poll_with_handle
   gsapi_set_display_callback
   gsapi_register_callout
   gsapi_deregister_callout
   gsapi_set_arg_encoding
   gsapi_set_default_device_list
   gsapi_get_default_device_list
   gsapi_add_control_path
   gsapi_remove_control_path
   gsapi_purge_control_paths
   gsapi_activate_path_control
   gsapi_is_path_control_active
   gsapi_add_fs
   gsapi_remove_fs
   gsapi_set_param
   gsapi_get_param
   gsapi_enumerate_params
